\begin{table}[h]
    \begin{center}
        \begin{tabular}{ccc}
            \toprule
            \textbf{Cenario} & \textbf{Area ocupada} & \textbf{Ciclos por operacao (pior caso)}
            \tabularnewline
            \midrule

            Cenario 1  & 4301.698      & 79
            \tabularnewline

            Cenario 2  & 6496.576      & 43
            \tabularnewline

            Cenario 3  & 9847.783      & 4
            \tabularnewline

            \bottomrule
        \end{tabular}
    \end{center}
    \caption[Dados pre-sintese RTL de area e vazao do componente proposto]
    {Dados de area e vazao pre-sintese RTL de nossa proposta, em alguns cenarios de parametros. Tais
    dados foram reportados apos a sintese de alto nível, sobre o modelo RTL gerado
    \label{tab:results-pre-rtl}}
\end{table}
