\begin{table}[h]
    \begin{center}
        \begin{tabular}{cccc}
            \toprule
            \textbf{Cenário} & \textbf{LUTs} & \textbf{LUTs (\% do FPGA)} & \textbf{Atraso máximo}
            \tabularnewline
            \midrule
            RTL        & 1250  & 0.83\%   &  5.598 ns 
            \tabularnewline

            Cenário 1  & 1654  & 1.10\%   &  6.672 ns
            \tabularnewline

            Cenário 2  & 3392  & 2.25\%   &  7.341 ns
            \tabularnewline

            Cenário 3  & 5121  & 3.40\%   &  10.597 ns
            \tabularnewline

            \bottomrule
        \end{tabular}
    \end{center}
    \caption[Comparação de área e atraso entre nossa proposta e a referência]
    {Comparação entre dados de área (consumo de recursos) e atraso máximo entre
    nossa proposta e a implementação RTL de referência \label{tab:results-compare-hls-rtl}}
\end{table}
