\begin{table}[h]
    \begin{center}
        \begin{tabular}{ccccc}
            \toprule
            \textbf{Operação} & \textbf{input} & \textbf{priority} & \textbf{status} & \textbf{return}
            \tabularnewline
            \midrule
            
            SIZE        & X     & X      & STAT\_OK    & 0
            \tabularnewline

            CREATE      & 77    & NORMAL & STAT\_OK    & 0
            \tabularnewline

            INSERT      & 0     & X      & STAT\_OK    & X
            \tabularnewline

            SIZE        & X     & X      & STAT\_OK    & 1
            \tabularnewline

            CREATE      & 666   & HIGH   & STAT\_OK    & 1
            \tabularnewline

            INSERT      & 1     & X      & STAT\_OK    & X
            \tabularnewline

            SIZE        & X     & X      & STAT\_OK    & 2
            \tabularnewline

            GET\_ID     & 666   & X      & STAT\_OK    & 1
            \tabularnewline

            CHOSEN      & X     & X      & STAT\_OK    & 1
            \tabularnewline

            GET\_ID     & 77    & X      & STAT\_OK    & 0
            \tabularnewline

            REMOVE      & 0     & X      & STAT\_OK    & X
            \tabularnewline

            SIZE        & X     & X      & STAT\_OK    & 1
            \tabularnewline

            DESTROY     & 0     & X      & STAT\_OK    & X
            \tabularnewline

            CREATE      & 42    & NORMAL & STAT\_OK    & 0
            \tabularnewline

            \bottomrule
        \end{tabular}
    \end{center}
    \caption[Casos de teste de verificação funcional do escalonador proposto]
    {Sequência dos casos de teste para a verificação funcional do escalonador proposto.
    Entradas com valor X são desconsideradas pelo circuito e saídas com valor X são
    irrelevantes (seu valor não importa para a corretude).
    \label{tab:scheduler-testbench}}
\end{table}
