\begin{table}[h]
    \begin{center}
        \begin{tabular}{cccc}
            \toprule
            \textbf{Scenario} & \textbf{LUTs} & \textbf{Device occupation} & \textbf{Max. delay}
            \tabularnewline
            \midrule
            Handwritten RTL  & 1250  & 0.83\%   &  5.598 ns
            \tabularnewline
            Fully serial     & 1654  & 1.10\%   &  6.672 ns
            \tabularnewline
            Fully automatic  & 3392  & 2.25\%   &  7.341 ns
            \tabularnewline
            Fully parallel   & 5121  & 3.40\%   &  10.597 ns
            \tabularnewline
            \bottomrule
        \end{tabular}
    \end{center}
    \caption{Performance summary of all evaluated HW microarchitectures}
    \label{tab:results-hw}
\end{table}
